!MS$FREEFORM
! Microsoft Developer Studio generated include file.
! Used by Script1.rc
!
      integer, parameter :: IDD_DIALOG1                     = 101
      integer, parameter :: IDI_ICON1                       = 103
      integer, parameter :: IDD_DIALOG2                     = 104
      integer, parameter :: IDC_EDIT1                       = 1000
      integer, parameter :: IDC_EDIT2                       = 1001
      integer, parameter :: IDC_STATIC_2                    = 1002
      integer, parameter :: IDC_EDIT3                       = 1003
      integer, parameter :: IDC_EDIT4                       = 1004
      integer, parameter :: IDC_EDIT5                       = 1005
      integer, parameter :: IDC_STATIC_3                    = 1006
      integer, parameter :: IDC_STATIC_4                    = 1007
      integer, parameter :: IDC_STATIC_5                    = 1008
      integer, parameter :: IDC_EDIT6                       = 1009
      integer, parameter :: IDC_EDIT7                       = 1010
      integer, parameter :: IDC_EDIT8                       = 1011
      integer, parameter :: IDC_EDIT9                       = 1012
      integer, parameter :: IDC_RADIO1                      = 1013
      integer, parameter :: IDC_RADIO2                      = 1014
      integer, parameter :: IDC_RADIO3                      = 1015
      integer, parameter :: IDC_RADIO4                      = 1016
      integer, parameter :: IDC_CHECK1                      = 1019
      integer, parameter :: IDC_CHECK2                      = 1020
      integer, parameter :: IDC_CHECK3                      = 1021
      integer, parameter :: IDC_CHECK4                      = 1022
      integer, parameter :: IDC_RADIO5                      = 1030
      integer, parameter :: IDC_RADIO6                      = 1031
      integer, parameter :: IDC_RADIO7                      = 1032
      integer, parameter :: IDC_RADIO8                      = 1033
      integer, parameter :: IDC_RADIO9                      = 1034
      integer, parameter :: IDC_RADIO10                     = 1041
      integer, parameter :: IDC_STATIC_1                    = 65535
