!MS$FREEFORM
! Microsoft Developer Studio generated include file.
! Used by Script1.rc
!
      integer, parameter :: IDD_DIALOG1                     = 102
      integer, parameter :: IDD_DIALOG2                     = 103
      integer, parameter :: IDD_DIALOG3                     = 104
      integer, parameter :: IDC_BUTTON1_dados               = 1000
      integer, parameter :: IDC_STATIC_dados                = 1001
      integer, parameter :: IDC_BUTTON2_sobre               = 1006
      integer, parameter :: IDC_STATIC3                     = 1007
      integer, parameter :: IDC_STATIC1_ajuda               = 1008
      integer, parameter :: IDC_STATIC2_ajuda               = 1009
      integer, parameter :: IDC_BUTTON3                     = 1010
      integer, parameter :: IDC_STATIC4                     = 1011
      integer, parameter :: IDC_EDIT1                       = 1012
      integer, parameter :: IDC_STATIC5                     = 1013
      integer, parameter :: IDC_CHECK1                      = 1015
      integer, parameter :: IDC_CHECK2                      = 1016
      integer, parameter :: IDC_EDIT2                       = 1017
      integer, parameter :: IDC_STATIC6                     = 1018
      integer, parameter :: IDC_EDIT3                       = 1019
      integer, parameter :: IDC_STATIC7                     = 1020
      integer, parameter :: IDC_EDIT4                       = 1021
      integer, parameter :: IDC_STATIC13                    = 1022
      integer, parameter :: IDC_EDIT5                       = 1023
      integer, parameter :: IDC_STATIC10                    = 1024
      integer, parameter :: IDC_EDIT6                       = 1025
      integer, parameter :: IDC_STATIC8                     = 1026
      integer, parameter :: IDC_EDIT7                       = 1027
      integer, parameter :: IDC_STATIC9                     = 1028
      integer, parameter :: IDC_EDIT8                       = 1029
      integer, parameter :: IDC_STATIC11                    = 1030
      integer, parameter :: IDC_RADIO1                      = 1037
      integer, parameter :: IDC_RADIO2                      = 1038
      integer, parameter :: IDC_RADIO3                      = 1039
      integer, parameter :: IDC_RADIO4                      = 1040
      integer, parameter :: IDC_STATIC12                    = 1041
      integer, parameter :: IDC_STATIC2                     = 1042
